%
% 注意: このサンプルは過去のものを参考に最近のLaTeX環境および要旨集の作成方法を考慮して小幡@金沢大が作成したものです。 2024/09/29
%
\documentclass[9pt,uplatex,dvipdfmx]{jsarticle}
\usepackage{geometry}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{graphicx,color}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{caption}
\usepackage{amsmath, amssymb, amsfonts, multicol} %数式環境
\geometry{
  a4paper,
  left=20mm,       % 左余白を 20mm に設定
  right=20mm,      % 右余白を 20mm に設定
  top=20mm,        % 上余白を 20mm に設定
  bottom=20mm,     % 下余白を 20mm に設定
  % showframe        % ページのレイアウトを視覚的に確認するための枠を表示
}
\pagestyle{empty}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%
%%%   ここから自分の文を入れるところがはじまる．
%%%   %%記入%% とある部分の指示に従って，必要事項を打ち込んで下さい．
%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 枠の表示: true で枠を表示、false で枠を非表示
\newboolean{showframe}
\setboolean{showframe}{true}
%% 図の余白設定: 適宜変更してください。
\setlength{\intextsep}{0.2cm} % 図とテキストの間の垂直余白を設定
\setlength{\columnsep}{0.3cm} % 図とテキストの間の水平余白を設定
\setlength{\fboxsep}{0pt}     % 内側の余白を0ptに設定
\captionsetup{skip=4pt}       % 図とキャプションの間隔を2ptに設定
%%
%
\newcommand{\KouenDaimoku}{%
%%記入%%(次の行に講演題目を記入．TeX 形式可)
日本物理学会北陸支部定例学術講演会題目
}%
\newcommand{\KouenDaimokuEN}{%
%%記入%%(次の行に講演題目を英語で記入．TeX 形式可)
% Title in English
Annual Meeting of Hokuriku Branch of Japan Physical Society
}%
%
\newcommand{\Kouensya}{%
%%記入%%(次の行に講演者を記入．)
北陸 一男，物理 電子$^\mathrm{A}$，学会 太郎
}%
\newcommand{\KouensyaEN}{%
%%記入%%(次の行に講演者を英語で記入．)
K. Hokuriku, D. Butsuri$^\mathrm{A}$, T. Gakkai
}%
%
\newcommand{\Kinmusaki}{%
%%記入%%(次の行に勤務先を記入．)
福井大工，富山大理$^\mathrm{A}$
}%
%
\newcommand{\KinmusakiEN}{%
%%記入%%(次の行に勤務先を英語で記入．)
  Sch. of Eng., Univ. of Fukui; Fac. of Sci., Toyama Univ.$^\mathrm{A}$ 
}%
%
%
\newcommand{\Abst}{%
%%記入%% 以下に予稿を記入
%% 縦12cm、横17cmにおさまること！
%予稿ここから
\setlength{\parindent}{2em} % インデントを2文字分に設定
ここに本文を枠内に収まるように書く。{\textbf{提出版には枠をつけないこと！}}
枠を非表示にするには、サンプル原稿ファイルの29行目あたりの\texttt{\textbackslash setboolean\{showframe\}\{true\}} の\texttt{true} を \texttt{false} にします。
アブストラクトはA4版（幅210 mm×長さ297 mm）用紙の上半面を用いて、横17 cm×縦12 cmの大きさの枠に収まるように書きます。
外見上のフォントの大きさや等は、使用するフォントやLaTeXエンジンにより変化しますので、各自の環境に合わせて調整してください。
本サンプルは\texttt{uplatex}と\texttt{dvipdfmx}を用いる想定で作成しています。また、サンプル原稿ファイルの文字コードはUTF-8となっています。
講演題目、著者名、所属、要旨本文は\texttt{\textbackslash newcommand}を用いてコマンドとして定義しています。
\begin{wrapfigure}{r}{0.36\textwidth}
  \centering
  \includegraphics[width=0.36\textwidth]{fig.png} % 画像のパスを指定
  \caption{誘電率の温度依存性}
\end{wrapfigure}
そのため、一部のLaTeXコマンドが通常通りに動作しない可能性があります(例えば\texttt{verb} や\texttt{verbatim})。
図は、\texttt{wrapfigure}環境を用いることで、図１のように挿入することができます。本サンプル原稿のコンパイル時に図のファイルがないと、エラーとなります。図なしでコンパイルを試したい場合は、80行目あたりの\texttt{\textbackslash includegraphics[width=0.35 \textbackslash textwidth]\{fig.png\}} をコメントにして下さい。
図のサイズ、位置、余白、キャプションの位置などについては、枠のサイズ等に注意し、適宜調整して構いません。\texttt{Package caption Warning: Unknown document class (or package), standard defaults will be used.}の警告は大抵の場合無視しても問題ありません。
（注：このサンプルは過去のものを一部変更して使用しました。)
}%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% 以下を変更すれば題目や所属，氏名の配置を調節
%%% できますが，そのような変更は見栄えがよくない
%%% 場合に限ってください．また，TeXに詳しい人に相
%%% 談して作業を行って下さい．
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newcommand{\Yousi}{%
%
\begin{center}
{\large\textbf{\KouenDaimoku}}

{\large \textbf{\Kinmusaki}\hskip5mm\textbf{\Kouensya}}

\KouenDaimokuEN

{\small\KinmusakiEN}\hskip5mm\KouensyaEN
\end{center}
\vskip2mm

\Abst
}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{document}

\ifthenelse{\boolean{showframe}}{%
  \setlength{\fboxrule}{0.3pt} % 枠線を表示する場合の厚さ
}{%
  \setlength{\fboxrule}{0pt} % 枠線を非表示にする
}
\centering
% \makebox[\textwidth][c]{%
\makebox[\dimexpr \textwidth-2\fboxsep-2\fboxrule\relax][c]{%
  \fbox{%
    % \begin{minipage}[c][12cm][t]{\textwidth}
    \begin{minipage}[c][12cm][t]{\dimexpr \textwidth-2\fboxsep-2\fboxrule\relax}
      \Yousi
    \end{minipage}
  }%
}
\end{document}
